DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chbopt2_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/08/15 23:01:05
END

LINELIST
    LL_ID    = 78
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = CH DEM NIS 2 list 4   8 windows
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII He I
        WAVELNTH = 521
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 70
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne IV (2)
        WAVELNTH = 543.03
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 258
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ca X Ne VI
        WAVELNTH = 558.028
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 386
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne VII NeVI
        WAVELNTH = 562.246
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 422
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = He II O IV
        WAVELNTH = 608.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 816
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.817
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 109
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines.  dex = (35,120) pixels <13023>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 78
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_521_00                            
        WIN_DEF  = (53,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_4_543_03                             
        WIN_DEF  = (241,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ca_10_558_03                            
        WIN_DEF  = (369,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_7_562_25                             
        WIN_DEF  = (405,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (724,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = He_2_608_40                             
        WIN_DEF  = (799,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_10_624_82                            
        WIN_DEF  = (939,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (981,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 31
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(5,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 5
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 31
    RAS_VAR  = 4
    RV_DESC  = (20x240) arcsec, 50s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(78,109)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 78
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 109
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 315
    USABLE   = Y

LINELIST
    LL_ID    = 74
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = CH DEM NIS 1 list 2 8 windows
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg 8 Si 8
        WAVELNTH = 314.489
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 99
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si VIII Mg 7
        WAVELNTH = 316.875
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 133
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XI Si IX
        WAVELNTH = 341.498
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 484
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si IX Fe X
        WAVELNTH = 345.497
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 541
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg VI Si IX
        WAVELNTH = 349.495
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 598
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XII Mg V
        WAVELNTH = 352.582
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 642
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg 7 Fe XII
        WAVELNTH = 364.227
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 808
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg IX  Fe XI
        WAVELNTH = 368.436
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 105
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines.  dex = (35,120) pixels <13509>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 74
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_8_314_49                             
        WIN_DEF  = (82,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_8_316_87                             
        WIN_DEF  = (116,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_11_341_50                            
        WIN_DEF  = (467,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_9_345_50                             
        WIN_DEF  = (524,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_6_349_49                             
        WIN_DEF  = (581,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_12_352_58                            
        WIN_DEF  = (625,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_7_364_23                             
        WIN_DEF  = (791,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_9_368_44                             
        WIN_DEF  = (851,512,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 31
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (20x240) arcsec, 50s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(74,105)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 74
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 105
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 315
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 101
    TITLE_ID = 172
    OBS_PROG = CHBOPT2
    TITLE    = CORONAL HOLE BOUNDARY STUDY, OPTIMISED FOR NI1/NI2, 1X4 ARCMIN SCAN FROM WEST TO
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 6
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 31
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 31
        POINTING = -1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 31
        POINTING = -1
        INS_X    = -20
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 31
        POINTING = -1
        INS_X    = -20
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 31
        POINTING = -1
        INS_X    = -40
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 31
        POINTING = -1
        INS_X    = -40
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 101
    TITLE_ID = 172
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = VARIATION 2, 16 WINDOWS, ADDED SI XII
    N_RASTERS0 = 9
    DURATION0 = 2835
    DURATION1 = 315
    ZONE_ID  = 3
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 6
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 31
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 31
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 3
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 31
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 31
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 3
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 31
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 31
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 3
