DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chmap_b_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/08/01 08:36:21
END

LINELIST
    LL_ID    = 90
    DETECTOR = G
    LL_DESC  = gi-ch-map-a
    N_LINES  = 21
    LL_IND   = 1
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 402.429
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 209
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 275.864
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 469
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 278.081
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 523
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 171.771
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 609
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 173.75
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 667
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 175.424
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 716
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 705.278
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 770
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 8
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 430.643
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 785
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 9
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 178.163
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 797
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 181.358
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 890
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 189.347
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1125
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 305.244
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1185
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 313.375
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1384
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 316.146
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1451
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 465.554
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1499
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 16
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 318.179
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1501
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 17
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 320.766
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1564
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 761.904
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1684
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 19
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 766.634
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1760
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 20
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 771.365
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1837
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 21
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 779.712
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1971
        WAVEBAND = 4

DATAWIN
    DW_ID    = 121
    DETECTOR = G
    DW_DESC  = 21 lines.  dex = (55,1) pixels <77544>
    W_WIDTH  = 55
    W_HEIGHT = 1
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 90
    N_WINS   = 21
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_402_4                                
        WIN_DEF  = (5907,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_275_9                                
        WIN_DEF  = (3599,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_278_1                                
        WIN_DEF  = (3545,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_171_8                                
        WIN_DEF  = (1411,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_173_7                                
        WIN_DEF  = (1353,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_175_4                                
        WIN_DEF  = (1304,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_705_3                                
        WIN_DEF  = (7394,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = WW_430_6                                
        WIN_DEF  = (5331,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = WW_178_2                                
        WIN_DEF  = (1223,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_181_4                                
        WIN_DEF  = (1130,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = WW_189_3                                
        WIN_DEF  = (895,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = WW_305_2                                
        WIN_DEF  = (2883,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = WW_313_4                                
        WIN_DEF  = (2684,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = WW_316_1                                
        WIN_DEF  = (2617,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = WW_465_6                                
        WIN_DEF  = (4617,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = WW_318_2                                
        WIN_DEF  = (2567,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = WW_320_8                                
        WIN_DEF  = (2504,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = WW_761_9                                
        WIN_DEF  = (6480,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = WW_766_6                                
        WIN_DEF  = (6404,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = WW_771_4                                
        WIN_DEF  = (6327,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = WW_779_7                                
        WIN_DEF  = (6193,0,55,1)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 54
    DETECTOR = G
    RAS_DESC = Slit(4x4),Posns(5,60)@(4,4) steps
    SLIT_NUM = 2
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 4
    NX       = 5
    NY       = 60

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 54
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (20x240) arcsec, 1.7s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(90,121)
    EXPTIME  = 1.7
    LL_ID    = 90
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 121
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 893
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 76
    TITLE_ID = 208
    OBS_PROG = CHMAP_B
    TITLE    = POLAR CORONAL HOLE MAPPING - PART B
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 54
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 76
    TITLE_ID = 208
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = 2ND VERSION
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 893
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 54
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
