DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chmap_b_3.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/08/06 14:00:53
END

LINELIST
    LL_ID    = 62
    DETECTOR = G
    LL_DESC  = pol-ch-map-d
    N_LINES  = 24
    LL_IND   = 1
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 402.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 212
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 274.016
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 424
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 416.2
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 490
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 276.972
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 496
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 279.744
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 564
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 171.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 589
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 173.674
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 665
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 284.179
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 672
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 175.804
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 727
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 703.7
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 744
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 11
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 178.087
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 794
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 430.643
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 785
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 180.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 188.22
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1092
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 303.78
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1150
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 736.582
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1275
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 17
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 313.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1386
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 316.608
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1462
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 19
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 465.444
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1496
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 20
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 320.396
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1555
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 21
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 759.817
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1650
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 22
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 765.104
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1735
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 23
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 770.251
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1819
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 24
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 780.269
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1980
        WAVEBAND = 4

DATAWIN
    DW_ID    = 81
    DETECTOR = G
    DW_DESC  = 24 lines.  dex = (73,1) pixels <95048>
    W_WIDTH  = 73
    W_HEIGHT = 1
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 62
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_402_6                                
        WIN_DEF  = (5895,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_274_0                                
        WIN_DEF  = (3635,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ne_5_416_20                             
        WIN_DEF  = (5617,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_277_0                                
        WIN_DEF  = (3563,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_279_7                                
        WIN_DEF  = (3495,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_171_1                                
        WIN_DEF  = (1422,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_173_7                                
        WIN_DEF  = (1346,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = WW_284_2                                
        WIN_DEF  = (3387,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = WW_175_8                                
        WIN_DEF  = (1284,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_703_7                                
        WIN_DEF  = (7411,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = WW_178_1                                
        WIN_DEF  = (1217,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = WW_430_6                                
        WIN_DEF  = (5322,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_11_180_40                            
        WIN_DEF  = (1149,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_11_188_22                            
        WIN_DEF  = (919,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = He_2_303_78                             
        WIN_DEF  = (2909,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = WW_736_6                                
        WIN_DEF  = (6880,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = WW_313_5                                
        WIN_DEF  = (2673,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = WW_316_6                                
        WIN_DEF  = (2597,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = WW_465_4                                
        WIN_DEF  = (4611,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = WW_320_4                                
        WIN_DEF  = (2504,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = WW_759_8                                
        WIN_DEF  = (6505,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = WW_765_1                                
        WIN_DEF  = (6420,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = WW_770_3                                
        WIN_DEF  = (6336,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = WW_780_3                                
        WIN_DEF  = (6175,0,73,1)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 21
    DETECTOR = G
    RAS_DESC = Slit(4x4),Posns(5,60)@(4,4) steps
    SLIT_NUM = 2
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 4
    NX       = 5
    NY       = 60

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 21
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (20x240) arcsec, 1.7s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(62,81)
    EXPTIME  = 1.7
    LL_ID    = 62
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 81
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 893
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 24
    TITLE_ID = 168
    OBS_PROG = CHMAP_B
    TITLE    = POLAR CORONAL HOLE MAPPING - PART B
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 21
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 24
    TITLE_ID = 168
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = VARIATION WITH NEW LINE-LIST
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 893
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 21
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
