DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chstr_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/03/29 15:02:22
END

LINELIST
    LL_ID    = 10
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Coronal Hole selection 4 (15 lines)
    N_LINES  = 15
    LL_IND   = 1
        LINENAME = FE  8  370.4
        WAVELNTH = 370.43
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 896
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = FE 10  365.5
        WAVELNTH = 365.57
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 829
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = FE 11  356.5
        WAVELNTH = 356.54
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 705
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = FE 12  364.4
        WAVELNTH = 364.47
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 814
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = FE 13  348.1
        WAVELNTH = 348.18
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 589
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = FE 14  334.1
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 396
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = FE 16  335.4
        WAVELNTH = 335.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 413
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = FE 12  338.1
        WAVELNTH = 338.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 451
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = SI  9  349.8
        WAVELNTH = 349.87
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 613
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = SI  9  341.9
        WAVELNTH = 341.95
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 503
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = MG  9  368.0
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 864
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = MG 10  625.0
        WAVELNTH = 624.943
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 955
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = O   3  599.6
        WAVELNTH = 599.552
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 738
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = NE 6   562.8
        WAVELNTH = 562.812
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 424
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = HE 1   584.3
        WAVELNTH = 584.341
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 13
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = 15 lines.  dex = (11,120) pixels <18888>
    W_WIDTH  = 11
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 10
    N_WINS   = 15
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_8_370_43                             
        WIN_DEF  = (891,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_10_365_57                            
        WIN_DEF  = (824,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_11_356_54                            
        WIN_DEF  = (700,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (809,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_13_348_18                            
        WIN_DEF  = (584,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (391,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_16_335_40                            
        WIN_DEF  = (408,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_12_338_17                            
        WIN_DEF  = (446,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Si_9_349_87                             
        WIN_DEF  = (608,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_9_341_95                             
        WIN_DEF  = (498,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (859,392,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (950,512,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = O_3_599_55                              
        WIN_DEF  = (733,512,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Ne_6_562_81                             
        WIN_DEF  = (419,512,11,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = He_1_584_34                             
        WIN_DEF  = (603,512,11,120)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 3
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 3
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 60s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(10,13)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 10
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 13
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 7510
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 3
    TITLE_ID = 4
    OBS_PROG = CHSTR
    TITLE    = CORONAL HOLE STRUCTURE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 3
    TITLE_ID = 4
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = Variation 2  (1 raster)
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 7555
    ZONE_ID  = 3
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 3
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
