DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = gloops1_4.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/08/14 13:42:05
END

LINELIST
    LL_ID    = 349
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Loop interaction list 1
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.711
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 438
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 489
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (23,120) pixels <19231>
    W_WIDTH  = 23
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 349
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Ne_6_562_71                             
        WIN_DEF  = (427,392,23,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (612,392,23,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (742,392,23,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (857,512,23,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (999,392,23,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 73
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(90,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 90
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 73
    RAS_VAR  = 4
    RV_DESC  = (180x240) arcsec, 14s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(349,489)
    EXPTIME  = 14
    LL_ID    = 349
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 489
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1810
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 89
    TITLE_ID = 486
    OBS_PROG = GLOOPS1
    TITLE    = GARCHING LOOPS INTERACTIONS 1
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 73
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 89
    TITLE_ID = 486
    STUDYVAR = 4
    SV_DESC  = VARIATION - 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1810
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 73
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
