DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = gloops2_57.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/08/14 13:42:30
END

LINELIST
    LL_ID    = 350
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Loop interaction list 2
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.711
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 438
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.124
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 542
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg VI
        WAVELNTH = 349.168
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 599
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 490
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines. {0}  dex = (27,120) pixels <36775>
    W_WIDTH  = 27
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 350
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Ne_6_562_71                             
        WIN_DEF  = (425,392,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_9_345_12                             
        WIN_DEF  = (529,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_6_349_17                             
        WIN_DEF  = (586,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (610,392,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (740,392,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (751,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (855,512,27,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (997,392,26,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 63
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 35s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(350,490)
    EXPTIME  = 35
    LL_ID    = 350
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 490
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2545
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 487
    OBS_PROG = GLOOPS2
    TITLE    = GARCHING LOOPS INTERACTIONS 2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 487
    STUDYVAR = 57
    SV_DESC  = VARIATION - 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2545
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 63
        N_REPEAT_R = 1
