DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = hecatrnw_42.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/06/11 13:57:56
END

LINELIST
    LL_ID    = 161
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = HECATR_N/14/QS/v1: 14 windows - (from LIMB QS)
    N_LINES  = 14
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I 537.0
        WAVELNTH = 536.976
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 205
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = C III 538
        WAVELNTH = 539.307
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 225
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O IV 553
        WAVELNTH = 553.307
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 345
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O IV 555
        WAVELNTH = 555.526
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 364
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si X 347.4
        WAVELNTH = 347.43
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 569
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = He I   584.3
        WAVELNTH = 584.301
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Si X 356.0
        WAVELNTH = 356.012
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O III   599.
        WAVELNTH = 599.543
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XVI 360.8
        WAVELNTH = 360.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 759
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si XI  303.3
        WAVELNTH = 606.587
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 800
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = He II 308.8
        WAVELNTH = 608.936
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 820
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg  IX  368
        WAVELNTH = 368.068
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Mg  X  624.9
        WAVELNTH = 624.926
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = O V  629.7
        WAVELNTH = 629.752
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 352
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  14 lines. {161}  dex = (21,120) pixels <92089>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 161
    N_WINS   = 18
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_536_98                             
        WIN_DEF  = (196,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = C_3_539_31                              
        WIN_DEF  = (216,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_4_553_31                              
        WIN_DEF  = (336,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_4_555_53                              
        WIN_DEF  = (355,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Si_10_347_43                            
        WIN_DEF  = (559,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = He_1_584_30                             
        WIN_DEF  = (601,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Si_10_356_01                            
        WIN_DEF  = (681,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_3_599_54                              
        WIN_DEF  = (731,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_16_360_80                            
        WIN_DEF  = (749,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_11_606_59                            
        WIN_DEF  = (791,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = He_2_608_94                             
        WIN_DEF  = (811,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (852,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Mg_10_624_93                            
        WIN_DEF  = (947,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = O_5_629_75                              
        WIN_DEF  = (988,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 45
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 46s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(161,352)
    EXPTIME  = 46
    LL_ID    = 161
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 352
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3250
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 380
    OBS_PROG = HECATRNW
    TITLE    = JOP16/V3: HELIUM(CHROM.;TR)-QUIET SUN
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 380
    STUDYVAR = 42
    SV_DESC  = HECATRNW/V3: 60X(4X240)-46S (DURATION: 51M)
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3250
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 45
        N_REPEAT_R = 1
