DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = j_loop2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2002/06/07 16:30:27
END

LINELIST
    LL_ID    = 219
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Loop Dynamic 2 List
    N_LINES  = 13
    LL_IND   = 1
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 521.489
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 72
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 554.358
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 354
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 562.769
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 426
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.216
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 537
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 347.781
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 574
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 584.418
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.915
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 661
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 355.879
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 689
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 360.239
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 751
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 368.421
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 867
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 538
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  13 lines. {219}  dex = (32,120) pixels <80358>
    W_WIDTH  = 32
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 219
    N_WINS   = 17
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_521_49                               
        WIN_DEF  = (69,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_554_36                               
        WIN_DEF  = (351,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_562_77                               
        WIN_DEF  = (423,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_9_345_22                             
        WIN_DEF  = (527,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_347_78                               
        WIN_DEF  = (564,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_584_42                               
        WIN_DEF  = (608,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_14_353_92                            
        WIN_DEF  = (651,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_10_355_88                            
        WIN_DEF  = (679,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (737,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_360_24                               
        WIN_DEF  = (741,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = WW_368_42                               
        WIN_DEF  = (857,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (953,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (994,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 214
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(28,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 28
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 214
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (112x240) arcsec, 63s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(219,538)
    EXPTIME  = 63
    LL_ID    = 219
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 538
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2003
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 268
    TITLE_ID = 546
    OBS_PROG = J_LOOP2
    TITLE    = RESTRICTED LOOP DYNAMIC STUDY 2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 214
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 268
    TITLE_ID = 546
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 63 S, 13 LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2003
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 214
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
