DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = loop2d_v_9.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2003/03/21 08:50:02
END

LINELIST
    LL_ID    = 403
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Preston, oscillation study
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg I
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 559
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines. {0}  dex = (35,60) pixels <11089>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 403
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (606,422,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_1_368_07                             
        WIN_DEF  = (851,542,35,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (993,422,30,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 12
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(5,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 5
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 12
    RAS_VAR  = 9
    RV_DESC  = (10x120) arcsec, 5s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(403,559)
    EXPTIME  = 5
    LL_ID    = 403
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 559
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 52
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 12
    TITLE_ID = 577
    OBS_PROG = LOOP2D_V
    TITLE    = UCLAN OSCILLATION STUDY 2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 12
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 12
    TITLE_ID = 577
    STUDYVAR = 9
    SV_DESC  = VAR 1 STUDY 2
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 52
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 12
        RAS_VAR  = 9
        N_REPEAT_R = 1
