DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = mpae_22_7.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/09/07 12:50:31
END

LINELIST
    LL_ID    = 353
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Jet Study
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ar XVI
        WAVELNTH = 353.92
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 667
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.162
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 690
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Various
        WAVELNTH = 609.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 837
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 493
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (21,120) pixels <31493>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 353
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (613,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ar_16_353_92                            
        WIN_DEF  = (657,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_19_592_16                            
        WIN_DEF  = (680,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (754,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_609_40                               
        WIN_DEF  = (827,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (858,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (1000,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 97
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(30,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 97
    RAS_VAR  = 7
    RV_DESC  = (2x240) arcsec, 21s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(353,493)
    EXPTIME  = 21
    LL_ID    = 353
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 493
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 815
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 121
    TITLE_ID = 491
    OBS_PROG = MPAE_2
    TITLE    = JET STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 97
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 121
    TITLE_ID = 491
    STUDYVAR = 7
    SV_DESC  = VAR 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 815
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 97
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
