DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = nfctr_5.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/04/22 17:38:49
END

LINELIST
    LL_ID    = 73
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Nano Flare List
    N_LINES  = 8
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O   4  554.5
        WAVELNTH = 554.52
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 356
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = FE 14  334.2
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = FE 16  335.4
        WAVELNTH = 335.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 397
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XII 364
        WAVELNTH = 364.438
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = MG  9  368.1
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg X 625
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = O V 629.7
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 99
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   8 lines.  dex = (11,60) pixels <13892>
    W_WIDTH  = 11
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 73
    N_WINS   = 12
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_52                              
        WIN_DEF  = (351,422,11,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (375,542,11,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_16_335_40                            
        WIN_DEF  = (392,542,11,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (605,422,11,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_12_364_44                            
        WIN_DEF  = (806,542,11,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (858,542,11,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (952,422,11,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (993,422,11,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 5
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(10,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 10
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 5
    RAS_VAR  = 8
    RV_DESC  = (20x120) arcsec, 5s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(73,99)
    EXPTIME  = 5
    LL_ID    = 73
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 99
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 84
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 1
    TITLE_ID = 166
    OBS_PROG = NFCTR
    TITLE    = NANO-FLARES IN CORONAL AND TRANSITION REGION LINES
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 5
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 1
    TITLE_ID = 166
    STUDYVAR = 5
    SV_DESC  = 5 S
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 84
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 5
        RAS_VAR  = 8
        N_REPEAT_R = 100
