DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /mn/isis/u1/nilsbr/o_loop2_5.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/11/04 12:56:49
END

LINELIST
    LL_ID    = 220
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Loop Dynamic 2 List
    N_LINES  = 13
    LL_IND   = 1
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 521.489
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 72
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 554.358
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 354
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 562.769
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 426
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 345.216
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 537
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 347.781
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 574
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 584.418
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.915
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 661
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 355.879
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 689
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 360.239
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 751
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 368.421
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 867
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 295
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  13 lines. {0}  dex = (32,120) pixels <19956>
    W_WIDTH  = 32
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 220
    N_WINS   = 17
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_521_49                               
        WIN_DEF  = (56,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_554_36                               
        WIN_DEF  = (338,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_562_77                               
        WIN_DEF  = (410,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_9_345_22                             
        WIN_DEF  = (522,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_347_78                               
        WIN_DEF  = (558,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_584_42                               
        WIN_DEF  = (595,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_14_353_92                            
        WIN_DEF  = (645,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_10_355_88                            
        WIN_DEF  = (673,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (724,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_360_24                               
        WIN_DEF  = (735,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = WW_368_42                               
        WIN_DEF  = (851,512,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (940,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (981,392,32,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 127
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(40,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 40
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 127
    RAS_VAR  = 5
    RV_DESC  = (160x240) arcsec, 60s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(220,295)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 220
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 295
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2760
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 157
    TITLE_ID = 345
    OBS_PROG = O_LOOP2
    TITLE    = LOOP DYNAMIC STUDY 2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 127
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 157
    TITLE_ID = 345
    STUDYVAR = 5
    SV_DESC  = 60 S, 13 LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2760
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 127
        RAS_VAR  = 5
        N_REPEAT_R = 1


