DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/young/cds/new_studies/o_loop6_6.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2006/12/01 11:32:55
END

LINELIST
    LL_ID    = 488
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Coronal hole tornadoes - Kjeldseth-Moe
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 628
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (24,60) pixels <24560>
    W_WIDTH  = 24
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 488
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (427,422,24,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_30                             
        WIN_DEF  = (611,422,24,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (741,422,24,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (752,542,24,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (856,542,24,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (998,422,24,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 89
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(8,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 8
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 89
    RAS_VAR  = 6
    RV_DESC  = (236x120) arcsec, 8s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(488,628)
    EXPTIME  = 8
    LL_ID    = 488
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 628
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 388
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 113
    TITLE_ID = 667
    OBS_PROG = O_LOOP6
    TITLE    = CORONAL HOLE TORNADOES
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 89
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 113
    TITLE_ID = 667
    STUDYVAR = 6
    SV_DESC  = VAR. 1, 240"X120", 8S EXP, 6 LINES, SKIPS BY 4
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 388
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 89
        RAS_VAR  = 6
        N_REPEAT_R = 1
