DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = offlimb_17.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/03/17 22:31:26
END

LINELIST
    LL_ID    = 73
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = 6 Bright lines for off-limb study (polarization)
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.825
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 358
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He II + Si X
        WAVELNTH = 607.174
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 805
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg X + O IV
        WAVELNTH = 609.641
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 826
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 101
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (21,120) pixels <11852>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 73
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_83                              
        WIN_DEF  = (348,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (600,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_2_607_17                             
        WIN_DEF  = (795,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_10_609_64                            
        WIN_DEF  = (816,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (852,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (987,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 19
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(73,101)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 73
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 101
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1200
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 158
    OBS_PROG = OFFLIMB
    TITLE    = OFF-LIMB INTENSITY (POLARIZ)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 158
    STUDYVAR = 17
    SV_DESC  = FOR 97MAR ROLL
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1200
    ZONE_ID  = 1
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 19
        N_REPEAT_R = 1
