DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = olics_7.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/03/20 13:45:44
END

LINELIST
    LL_ID    = 63
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Off-limb, inner corona with iron lines (Young et al)
    N_LINES  = 15
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 175
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 320.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 189
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 327.02
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 278
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 335.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 397
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 338.26
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 438
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 345.74
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 544
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 568
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.18
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 579
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 352.67
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 643
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.04
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 759
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.47
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 81
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  15 lines.  dex = (20,60) pixels <21291>
    W_WIDTH  = 20
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 63
    N_WINS   = 19
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_8_319_83                             
        WIN_DEF  = (165,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_13_320_80                            
        WIN_DEF  = (179,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_15_327_02                            
        WIN_DEF  = (268,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (370,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_16_335_40                            
        WIN_DEF  = (387,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_12_338_26                            
        WIN_DEF  = (428,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_10_345_74                            
        WIN_DEF  = (534,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_10_347_40                            
        WIN_DEF  = (558,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_13_348_18                            
        WIN_DEF  = (569,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_11_352_67                            
        WIN_DEF  = (633,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (650,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_10_356_04                            
        WIN_DEF  = (681,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (749,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (801,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (853,542,20,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 8
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 8
    RAS_VAR  = 9
    RV_DESC  = (240x120) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(63,81)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 63
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 81
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1974
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 137
    OBS_PROG = OLICS
    TITLE    = OFF LIMB, INNER CORONA + IRON LINES
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 137
    STUDYVAR = 7
    SV_DESC  = 2'X4' AREA, 30 SECS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1974
    ZONE_ID  = 1
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        RAS_VAR  = 9
        N_REPEAT_R = 4
