DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /tmp_mnt/disk2/rainnie/rdi_1_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2005/07/14 14:37:27
END

LINELIST
    LL_ID    = 473
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = HE I,  O III, MG X (Milligan QUB)
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I 584
        WAVELNTH = 584.32
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O III 599
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 610
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines. {0}  dex = (34,120) pixels <10708>
    W_WIDTH  = 34
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 473
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_32                             
        WIN_DEF  = (606,392,34,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (736,392,34,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (952,392,34,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 249
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(6,-)@(8,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 8
    YSTEP    = 0
    NX       = 6
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 249
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (44x240) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(473,610)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 473
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 610
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 88
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 308
    TITLE_ID = 640
    OBS_PROG = RDI_1
    TITLE    = RDI FAST CDS STUDY (MILLIGAN QUB)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 249
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 308
    TITLE_ID = 640
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VAR1: 44"X240",4" SLIT,8" STEP, 10S EXP
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 88
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 249
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
