DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = syn_back_69.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2005/01/19 15:48:59
END

LINELIST
    LL_ID    = 468
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = synop_f/v4 list + 2 background
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 324.153
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 243
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 325.847
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 267
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 758
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = MG  9  368.1
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V 629.73
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 605
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (24,120) pixels <30958>
    W_WIDTH  = 24
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 468
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_324_15                               
        WIN_DEF  = (231,512,24,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_325_85                               
        WIN_DEF  = (255,512,24,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (611,392,24,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (752,512,24,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (856,512,24,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (957,392,24,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (998,392,24,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 10
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 10
    RAS_VAR  = 80
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(468,605)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 468
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 605
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3371
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 638
    OBS_PROG = SYN_BACK
    TITLE    = SYNOPTIC STUDY WITH ADDED BACKGROUND WINDOWS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 638
    STUDYVAR = 69
    SV_DESC  = 1 RASTER, 7 WINDOWS (2 BACK), 15S EXPOSURE
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3371
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        RAS_VAR  = 80
        N_REPEAT_R = 1
