DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = viewf_5.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/02/27 16:50:05
END

LINELIST
    LL_ID    = 50
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = VDS MOVIE SELECTION
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I 584
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg IX 368
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 864
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O V 629
        WAVELNTH = 629.741
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 996
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 67
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines.  dex = (70,120) pixels <8357>
    W_WIDTH  = 70
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 50
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (573,392,70,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (829,512,70,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_5_629_74                              
        WIN_DEF  = (961,392,62,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 29
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(1,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 1
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 29
    RAS_VAR  = 7
    RV_DESC  = (90x240) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(50,67)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 50
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 67
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 54
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 46
    TITLE_ID = 121
    OBS_PROG = VIEWF
    TITLE    = VIEWFINDER FOR GIS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 29
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 46
    TITLE_ID = 121
    STUDYVAR = 5
    SV_DESC  = 3 LINES, 10 SECONDS, 70 PIXELS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 54
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 29
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
